\input musixtex
\input musixcpt
\input musixsty
%
\def\misazero{\def\nbinstruments{2}\nbporteesi=1\relax
\nbporteesii=2\relax
\barsinline=0\relax
\linesinpage=0\relax
\signaturegenerale{0}\savesignature
\resetfacteurs
\computewidths}%
%
\misazero
\input fantcmol.tex
\misazero
\input fugcmoll.tex
\bye

