%			Stephen Hicks
%			Texas A&M University
\font\write=amr8\nopagenumbers
\font\it=amti8
~~~~~~~~~~~~~EDT Version V03--000 VT100 Keypad\hfil
%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Stephen Hicks
\vskip 0pt
\write\vskip 24pt
\hbox to\hsize{%
\vbox{\tabskip=0pt \offinterlineskip
\def\tablerule{\noalign{\hrule}}
\halign {\strut#&\vrule#\tabskip=1em plus2em
  &\hfil#\hfil &# &\hfil#\hfil &\vrule#
  &\hfil#\hfil &\vrule# &\hfil#\hfil &\vrule#\tabskip=0pt\cr\tablerule

&&&\vrule&&&{\it Find}&&{\it UnDelete Line}&\cr
&&{\it Gold}&\vrule&Help&&&&&\cr
&&&\vrule&&&FindNext&&Delete Line&\cr\tablerule
&&{\it Command}&\vrule&{\it Fill}&&{\it Replace}&&{\it UnDelete Word}&\cr
&&&\vrule&&&&&&\cr
&&Page&\vrule&Section&&Append&&Delete Word&\cr\tablerule
&&{\it Bottom}&\vrule&{\it Top}&&{\it Paste}&&{\it UnDelete Char}&\cr
&&&\vrule&&&&&&\cr
&&Advance&\vrule&Backup&&Cut&&Delete Char&\cr\tablerule
&&{\it Change Case}&\vrule&{\it Delete from EOL}&&{\it Spec. Insert}&&&\cr
&&&\vrule&&&&&{\it Substitution}&\cr
&&Word&\vrule&End--Of--Line&&Character&&&\cr\noalign{\hrule
 width193pt}
&&\multispan3 {\it Open~Line} &&{\it Reset}&&Enter&\cr
&&\multispan3 ~&&&&&\cr
&&\multispan3 \hfil Line\hfil&&Select&&&\cr\tablerule
\noalign{\smallskip}}\hss}}\hfil
\vskip 2pt
\rm
\hskip 40pt\vbox{\halign {\strut#&\tabskip=1em plus2em
  &#\hfil &#\hfil \tabskip=0pt\cr
&Backspace&Go to beginning of line\cr
&Delete&Delete character\cr
&Linefeed&Delete to start of word\cr
&CTRL-A&Compute tab level\cr
&CTRL-D&Decrease tab level\cr
&CTRL-E&Increase tab level\cr
&CTRL-K&Define key\cr
&CTRL-T&Adjust tabs\cr
&CTRL-U&Delete to start of line\cr
&CTRL-W&Refresh screen\cr
&CTRL-Z&Return to line mode\cr}}
\end
