\documentclass[12pt,twoside,a4paper]{article}

\textwidth 115mm \oddsidemargin = 210mm
\advance\oddsidemargin-\textwidth
\divide \oddsidemargin 2
\advance\oddsidemargin-1in
\evensidemargin\oddsidemargin 
\textheight 215mm \topmargin = 297mm
\advance\topmargin-\headheight 
\advance\topmargin-\headsep
\advance\topmargin-\textheight
\advance\topmargin-\footskip
\divide \topmargin 2
\advance\topmargin-1in
\frenchspacing
\usepackage{wrapfig}
\renewcommand{\bfdefault}{b}
\usepackage[LCY]{fontenc}
\renewcommand{\rmdefault}{tli}
\usepackage[cp866nav]{inputenc}
\usepackage[ukrainian]{babel}
\setcounter{page}{134}
\makeatletter
\def\ps@my{%
      \let\@oddhead\@empty\let\@evenhead\@empty
      \def\@oddfoot{\normalfont\hfil\thepage}%
      \def\@evenfoot{\normalfont\thepage\hfil}}
\makeatother
\pagestyle{my}

\begin{document}

\noindent
�.~�.~���쪠.
���᭠ ������쪠 ������ୠ ����. 
����⨪�, ��䮥���, ������, ��䮣����. ---
�.: ��� 誮��, 1981.--- 260~�.\\
\null\noindent\hrulefill

\vfill

\begin{center}
\textbf{�����������}
\end{center}

\indent
��� �����쪮� ����, � � ��� ���� ᫮�'��쪨�\linebreak 
���, �ࠪ�୥ �����쭥 ������ �� ������� ᪫����.\linebreak
�� �������� � ⮬�, � ���� ��� ��६��� ᪫�����\linebreak
��室��� �������� ���� ����᭮�� ��㪠 ��। ��-\linebreak
����᭨�, ���ਪ���: \emph{�-���, ��-��, ��-��਩.} ���\linebreak
�� ������� ���쪮� �ਣ���᭨� ᪫����� ���� ���\linebreak
��室��� ��।��� ���� ��㯨, ���ਪ���: \emph{����-��,\linebreak 
���-��, �����-���.}


���� ����᭨� ����������� � ����� �ਣ���᭨�,\linebreak 
����� ᫮�� �� ᪫��� ��㤭���� �� ��������.  �� ���-\linebreak
���� ���쪮� �ਣ���᭨� ��⠭���� ᪫����� ����\linebreak 
�㢠� �����. ������ ⠪� �᭮��� �ࠢ��� ᪫�����-\linebreak
����:

1.~���� �ਣ���᭨�, � ����� ��� ����᭨��, ���-\linebreak
��� �������� �� ����㯭��� ᪫���, ���ਪ���: \emph{��-\linebreak
��-�, ��-��-�-��, �-�.}

2.~��� �㬭� �ਣ����� (������ ������� ��� ������\linebreak
�����) �������� ���砩�� �� ����㯭��� ᪫���, ��-\linebreak
�ਪ���: \emph{��-��, ��-᪮-���, ��-���-�-��, ��-ᯮ-���,\linebreak
��-�-���-�, ��-�-���.}

3.~�� �ਣ�����, ���� ��� ����� � ��� �㬭�\linebreak
(������ ������� ��� ������ �����), � ����� ᮭ�୨�, ��-\linebreak
������ �� ����㯭��� ᪫���, ���ਪ���: \emph{��-��਩,\linebreak
��-�����, ��-���-��.} 

4.~������� �ਣ�����, ���訩 � 直� ����� ��筨�,\linebreak
��� ��㣨�, �������� �� ������ ᪫����, ���ਪ���:\linebreak
\emph{���-��, ���-��, ���-�.}

5.~��� ��� ����᭨�� � ��� ��� ����� �ਣ����-\linebreak
���, � ��㪨 [\emph{j}], [\emph{�}], [\emph{�}], 
[\emph{�}], [\emph{�}], [\emph{�}], � ����� ����\linebreak
����᭮��, �������� �� ����।�쮣� ᪫���, � ��㪨,\linebreak
� ����� ���� ���,--- �� ����㯭���: \emph{���-��, ���-\linebreak
���㢠�, ���-���, ���-��, ���-��, �-��, ᨭ-��.}


6.~���� ��㣨� �ਣ���᭨� � ��� [\emph{j}], [\emph{�}], [\emph{�}],\linebreak{} 
[\emph{�}], [\emph{�}] ��� [\emph{�}], � ࠧ�� � ����।��� ��� ���室���\linebreak\eject\noindent 
�� ����㯭��� ᪫���: \emph{��-�/��/, ��-���, ��-�਩, ��-\linebreak
����, ��-ᢨ��, ��-�쬠.}

%\end{document}

7.~��� ������� ᮭ��� �ਣ����� �������� �� ���-\linebreak
��� ᪫����: \emph{���-���, ���-��, ��-���, ���-��.}

8.~��������� �ਣ����� �� ᪫��������� ஧-\linebreak
���������: ���� ��⨭� �������� �� ����।�쮣�\linebreak
᪫���, � ��㣠 --- �� ����㯭���: \emph{��-���, ���-��,\linebreak
���-���-��, ���-��.} 

\end{document}
