\begin{NumericDataPlot}{\textwidth}{6.5cm}
	\setxAxis{xMin=6, xMax=2500, xLog}
	\setyAxis{yMin=0, yMax=2500, Dy=500}
	\plotxAxis{}
	\plotyAxis{}
	
	\listplot{\LogData}
\end{NumericDataPlot}