\hypertarget{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status}{\section{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-:\-:process\-\_\-status Struct Reference}
\label{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status}\index{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}}
}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_a9e3834bc90a6f3fc6faa792526172b59}{process\-\_\-status} ()
\item 
void \hyperlink{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_abad4214b60cdb1ee237d6f9476cb666c}{clear} ()
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
sig\-\_\-atomic\-\_\-t \hyperlink{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_aaaeb043d44016b8b0406349536a71083}{pid}
\item 
sig\-\_\-atomic\-\_\-t \hyperlink{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_aaf6187a327c167db50bd4565b07dbfe8}{status}
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Constructor \& Destructor Documentation}
\hypertarget{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_a9e3834bc90a6f3fc6faa792526172b59}{\index{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}!process\-\_\-status@{process\-\_\-status}}
\index{process\-\_\-status@{process\-\_\-status}!PipeStreamSignalHandling::process_status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}}
\subsubsection[{process\-\_\-status}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status\-::process\-\_\-status (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}}\label{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_a9e3834bc90a6f3fc6faa792526172b59}


\subsection{Member Function Documentation}
\hypertarget{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_abad4214b60cdb1ee237d6f9476cb666c}{\index{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}!clear@{clear}}
\index{clear@{clear}!PipeStreamSignalHandling::process_status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}}
\subsubsection[{clear}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status\-::clear (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}}\label{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_abad4214b60cdb1ee237d6f9476cb666c}


References pid, and status.



Referenced by Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::got\-\_\-status().



\subsection{Member Data Documentation}
\hypertarget{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_aaaeb043d44016b8b0406349536a71083}{\index{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}!pid@{pid}}
\index{pid@{pid}!PipeStreamSignalHandling::process_status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}}
\subsubsection[{pid}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}sig\-\_\-atomic\-\_\-t Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status\-::pid}}\label{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_aaaeb043d44016b8b0406349536a71083}


Referenced by Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::childcatcher(), and clear().

\hypertarget{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_aaf6187a327c167db50bd4565b07dbfe8}{\index{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}!status@{status}}
\index{status@{status}!PipeStreamSignalHandling::process_status@{Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status}}
\subsubsection[{status}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}sig\-\_\-atomic\-\_\-t Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::process\-\_\-status\-::status}}\label{structPipeStreamSignalHandling_1_1process__status_aaf6187a327c167db50bd4565b07dbfe8}


Referenced by Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::childcatcher(), clear(), and Pipe\-Stream\-Signal\-Handling\-::got\-\_\-status().



The documentation for this struct was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{PipeStream_8cc}{Pipe\-Stream.\-cc}\end{DoxyCompactItemize}
